en	Contacts disabled
enm	تم تعطيل جهات الاتصال

en	Failed to fetch data
enm	فشل في جلب البيانات

en	LOCAL CONTACTS
enm	جهات الاتصال المحلية

en	LOCAL CONTACTS
enm	جهات الاتصال المحلية

en	No local contacts
enm	لا توجد اتصالات محلية

en	Searching directory…
enm	جاري البحث في الدليل…

en	USER DIRECTORY
enm	دليل المستخدم

en	USER DIRECTORY (offline)
enm	دليل المستخدم (غير متصل)